EPUB-Informationen

Bezeichnung:

966

Stand/Datum des Downloads:

21.12.2021

Honorar-Richtsatztabelle für freiberufliche Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker

vom 9. Juni 2016

(ABl. 2016, S. 388)

1 Die Honorierung der freiberuflichen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker erfolgte bislang innerhalb eines „Korridors“. 2 Zukünftig erfolgt die Honorierung nach Honorar-Richtsätzen.

3 Als Honorar-Richtsätze gelten ab dem 1. Januar 2016 die in § 14 Absatz 1 der Dienstordnung für Kirchenmusiker (Anlage 4f zur AVO; s. Nr. 750 der Sammlung) genannten Entgeltsätze.

4 Für die Zuordnung zu den Gruppen findet § 7 Absatz 1 bis 3 und § 14 Absatz 2 und 3 der Dienstordnung für Kirchenmusiker (Anlage 4f zur AVO; s. Nr. 750 der Sammlung) entsprechende Anwendung.

5 Der Erlass Nr. 204 über die Honorar-Richtsatztabelle (Amtsblatt Nr. 33 vom 28. Dezember 2007, S. 196) wird hiermit aufgehoben.